亿万28官网

亿万28官网-追求健康,你我一起成长

以服务赢得尊重 以专业树立权威|顺佳物业公司邀请龙湖物业开展消防系统维护保养业务培训会

发布日期:2024-05-31 来源:亿万28官网顺佳物业 作者:陈雯娟 阅读:0

 字体:      

分享到:

5月31日,,,,,,集团下属福州顺佳物业管理有限公司联合厦门龙湖物业服务有限公司开展消防系统维护保养专题业务培训会 。。。。。。。。培训会上,,,,,,来自龙湖物业的工程师李敏为大家详细介绍了消防供配电系统各设备的工作原理、日常巡查、常见问题及故障的检修处理方法,,,,,,并进行了相关的操作演示,,,,,,参会的物业人员纷纷表示受益匪浅 。。。。。。。。此次培训内容紧密联系物业工作实际,,,,,,切实提升了物业人员发现问题、解决问题的能力,,,,,,为顺佳物业各项目园区做好消防安全工作提供了强有力的保障 。。。。。。。。

亿万28官网-追求健康,你我一起成长 打印本页 亿万28官网-追求健康,你我一起成长 关闭窗口
【网站地图】【sitemap】